 -1.002234410E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.934300E+00  dx in pixels
 -7.846800E+00  dy in pixels
      1.017233  scalx
      1.020363  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
