 -1.033903363E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.419900E+00  dx in pixels
 -6.793900E+00  dy in pixels
      1.016071  scalx
      1.020648  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
