 -1.075325773E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.391197E-02  dx in pixels
  1.001281E-02  dy in pixels
      1.023911  scale x
      1.025738  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
