 -9.337668440E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.996997E+00  dx in pixels
 -1.918247E+01  dy in pixels
      1.014467  scalx
      1.022315  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
