 -1.044994044E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.965000E-01  dx in pixels
 -6.312800E+00  dy in pixels
      1.016284  scalx
      1.021166  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
