 -9.587429700E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.067177E+00  dx in pixels
 -1.810918E+01  dy in pixels
      1.013762  scalx
      1.022415  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
