 -1.042600660E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.398700E+00  dx in pixels
 -7.100600E+00  dy in pixels
      1.015430  scalx
      1.021254  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
