 -1.033810896E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.140400E+00  dx in pixels
 -7.362700E+00  dy in pixels
      1.014730  scalx
      1.022489  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
