 -1.053925247E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.633700E+00  dx in pixels
 -6.833000E+00  dy in pixels
      1.018265  scalx
      1.017255  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
