 -1.060786386E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.130700E+00  dx in pixels
 -8.602100E+00  dy in pixels
      1.017586  scalx
      1.019218  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
