 -9.533053880E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.503999E+00  dx in pixels
 -1.840632E+01  dy in pixels
      1.012118  scalx
      1.021901  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
