 -1.044470203E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.093400E+00  dx in pixels
 -1.018610E+01  dy in pixels
      1.014959  scalx
      1.020551  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
