 -8.662610852E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.305000E-01  dx in pixels
 -1.133670E+01  dy in pixels
      1.015694  scalx
      1.021337  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
