 -1.379257694E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.059100E+00  dx in pixels
 -2.560830E+01  dy in pixels
      1.020153  scalx
      1.023407  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
