 -8.793173753E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.871200E+00  dx in pixels
 -2.866150E+01  dy in pixels
      1.033857  scalx
      1.019632  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
