 -1.306437284E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.063280E+01  dx in pixels
 -1.492910E+01  dy in pixels
      1.015801  scalx
      1.016607  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
