 -1.593615936E-02  7.029734137E-03  3.974911640E-03  5.854131197E-03  rotation in radian
 -6.096723E-01  dx in pixels
 -2.496592E+01  dy in pixels
      1.014350  scalx
      1.021982  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
