 -1.401639858E-02  4.464599430E-03  2.587344059E-03  3.746404366E-03  rotation in radian
  3.428878E+00  dx in pixels
 -2.334607E+01  dy in pixels
      1.014141  scalx
      1.022239  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
