 -1.542590458E-02  4.464599430E-03  2.587344059E-03  3.746404366E-03  rotation in radian
  5.479900E+00  dx in pixels
 -1.468040E+01  dy in pixels
      1.015719  scalx
      1.020620  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
