 -8.198700100E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.155573E+00  dx in pixels
 -2.571807E+01  dy in pixels
      1.014044  scalx
      1.022292  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
