 -1.004119510E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.557000E-01  dx in pixels
 -1.515420E+01  dy in pixels
      1.015620  scalx
      1.020612  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
