 -1.036336428E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.279300E+00  dx in pixels
 -9.050000E+00  dy in pixels
      1.015606  scalx
      1.020654  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
