 -1.034012132E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.262800E+00  dx in pixels
 -7.625400E+00  dy in pixels
      1.016413  scalx
      1.019719  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
