 -1.060461373E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.492400E+00  dx in pixels
 -9.325800E+00  dy in pixels
      1.015993  scalx
      1.020389  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
