 -9.944226340E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.560800E+00  dx in pixels
 -9.770400E+00  dy in pixels
      1.016569  scalx
      1.019504  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
