 -1.066366497E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.817600E+00  dx in pixels
 -5.481100E+00  dy in pixels
      1.015464  scalx
      1.020700  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
