 -8.843258810E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.007028E+01  dx in pixels
 -1.968740E+01  dy in pixels
      1.015619  scalx
      1.021915  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
