 -1.030759970E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.367500E+00  dx in pixels
 -7.934700E+00  dy in pixels
      1.017739  scalx
      1.019178  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
