 -8.140402710E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.118444E+00  dx in pixels
 -2.206282E+01  dy in pixels
      1.011412  scalx
      1.024869  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
