 -7.869112440E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.929288E+00  dx in pixels
 -2.247753E+01  dy in pixels
      1.014380  scalx
      1.021657  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
