 -8.211474050E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.920105E+00  dx in pixels
 -2.202372E+01  dy in pixels
      1.013681  scalx
      1.022613  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
