 -1.091880557E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.303300E+00  dx in pixels
 -4.180300E+00  dy in pixels
      1.016258  scalx
      1.019961  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
