 -1.135786527E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.357227E+01  dx in pixels
  3.908140E+00  dy in pixels
      1.024412  scale x
      1.025402  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
