 -8.023567069E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.800486E+00  dx in pixels
 -2.169574E+01  dy in pixels
      1.012543  scalx
      1.024656  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
