 -1.081179756E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.785200E+00  dx in pixels
 -1.087080E+01  dy in pixels
      1.021518  scalx
      1.014579  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
