 -1.007174669E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.342800E+00  dx in pixels
 -4.856300E+00  dy in pixels
      1.016313  scalx
      1.020321  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
