 -9.024481180E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.318536E+00  dx in pixels
 -1.822162E+01  dy in pixels
      1.014211  scalx
      1.022421  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
