 -1.049253828E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.078270E+01  dx in pixels
 -7.103900E+00  dy in pixels
      1.015502  scalx
      1.020465  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
