 -1.084363740E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.289400E+00  dx in pixels
 -1.134760E+01  dy in pixels
      1.017412  scalx
      1.020145  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
