 -1.107954122E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.305300E+00  dx in pixels
 -8.850900E+00  dy in pixels
      1.016675  scalx
      1.020935  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
