 -1.116214023E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.704304E-02  dx in pixels
  3.566267E-02  dy in pixels
      1.024593  scale x
      1.025594  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
