 -1.116285990E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.422400E+00  dx in pixels
 -9.295900E+00  dy in pixels
      1.015070  scalx
      1.022686  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
