 -1.121577901E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.811166E-02  dx in pixels
  8.942234E-03  dy in pixels
      1.023083  scale x
      1.027519  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
