 -1.095033138E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.719700E+00  dx in pixels
 -8.400100E+00  dy in pixels
      1.018901  scalx
      1.015463  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
