 -9.423460110E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.358284E+00  dx in pixels
 -2.002901E+01  dy in pixels
      1.016744  scalx
      1.019572  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
