 -1.036037182E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.444835E+00  dx in pixels
 -1.696433E+01  dy in pixels
      1.012282  scalx
      1.023388  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
