 -1.014881713E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.785025E+00  dx in pixels
 -2.074879E+01  dy in pixels
      1.011815  scalx
      1.024302  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
