 -1.074059496E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.921228E+00  dx in pixels
 -1.698871E+01  dy in pixels
      1.012930  scalx
      1.023475  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
