 -1.176472525E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.548900E+00  dx in pixels
 -9.424200E+00  dy in pixels
      1.017988  scalx
      1.019027  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
