 -1.144677941E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.304800E+00  dx in pixels
 -4.014600E+00  dy in pixels
      1.017396  scalx
      1.020384  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
